-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 2.11.9.4
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- 主機: localhost
-- 建立日期: Apr 24, 2009, 04:13 AM
-- 伺服器版本: 5.0.67
-- PHP 版本: 5.2.6

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;

--
-- 資料庫: `green269_ncc`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- 資料表格式： `attendant`
--
-- 建立: Apr 24, 2009, 12:13 AM
-- 最後更新: Apr 24, 2009, 12:13 AM
--

DROP TABLE IF EXISTS `attendant`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `attendant` (
  `id` bigint(20) NOT NULL auto_increment,
  `name` varchar(50) default NULL,
  `gentle` varchar(10) default NULL,
  `birthday` date default NULL,
  `bday_year` tinyint(4) default NULL,
  `home_tel` varchar(50) default NULL,
  `city` varchar(50) default NULL,
  `canton` varchar(50) default NULL,
  `appl_zip` varchar(20) default NULL,
  `home_addr` varchar(255) default NULL,
  `email` varchar(100) default NULL,
  `prize` varchar(100) default NULL,
  `ip` varchar(20) default NULL,
  `time` timestamp NULL default CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY  (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='attendant_data' AUTO_INCREMENT=1 ;

--
-- 列出以下資料庫的數據： `attendant`
--


-- --------------------------------------------------------

--
-- 資料表格式： `m_n_g`
--
-- 建立: Mar 30, 2009, 06:15 AM
-- 最後更新: Mar 30, 2009, 06:15 AM
--

DROP TABLE IF EXISTS `m_n_g`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `m_n_g` (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `account` varchar(50) default NULL,
  `password` varchar(50) default NULL,
  PRIMARY KEY  (`id`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=2 ;

--
-- 列出以下資料庫的數據： `m_n_g`
--

INSERT INTO `m_n_g` (`id`, `account`, `password`) VALUES
(1, 'ncc_boss', 'find$$prize');
